32 32.5 33 33.5 34 34.5 35

-5000

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0 Comparing TS/FM profiles to data & climatology

Salinity

Depth

GDEM Data GTSPP August 2003 Real-Time data T-S climatology feature profiles from NAVO